Даниил Хармс
Инкубаторният период

Превод от руски: Ася Григорова, 2001

chitanka.info

В инкубатора съм седял четири месеца. Помня само, че беше стъклен, прозрачен и с термометър. Лежах в него върху памук. Нищо друго не си спомням.

След четири месеца ме извадили от инкубатора. Това станало точно на 1 януари 1906 година. По този начин все едно съм се родил трети път. А за мой рожден ден обявили 1 януари.

1935 година

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.